km

N

Nicaragua

Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS-UCR)

Número de sitios

Intensidad (I_{JMA})

0 100 200 300 400

3.6%

13.1%

58.7%

17.9%

5.3%

0.7%

0.8%

0 1 2 3 4 5- 5+ 6- 6+ 7